##bias 30
##base _DisplayModuleBase
SetModuleTags(WildApp,Tags)(a0/a1)
GetModuleTags(WildApp,Tags)(a0/a1)
SetupModule(WildApp,Tags)(a0/a1)
CloseModule(WildApp)(a0)
RefreshModule(WildApp)(a0)
DISDisplayFrame(WildApp)(a0)
DISInitFrame(WildApp)(a0)
##end.